Педро Салинас
Моя вяра

Превод от испански: Рада Панчовска, —

chitanka.info

НЕ СЕ доверявам на розата

от хартия,

колкото пъти съм я правил

със собствените си ръце.

Нито се доверявам на другата

истинска роза,

щерка на слънцето и зрелостта,

годеницата на вятъра.

На тебе, която никога не те направих,

на тебе, която никога не те направиха,

на тебе се доверявам, чиста

сигурна случайност.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.